-- 杀分开关：是否启用杀分（达到安全线后是否使用 type=1 权重）
-- 若列已存在可跳过
ALTER TABLE `dice_lottery_pool_config`
  ADD COLUMN `kill_enabled` tinyint NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否启用杀分：0=关闭 1=开启' AFTER `safety_line`;

