-- 移除 DiceRewardConfig 表的 s_start_index、n_start_index 字段
-- 起始索引已迁移至 dice_reward.start_index，开局逻辑与列表均不再依赖 config 的这两列
-- 执行前请确认：已运行「创建奖励对照」且 dice_reward 中 start_index 已正确写入
-- 若 MySQL < 8.0.23 不支持 DROP COLUMN IF EXISTS，可改为 DROP COLUMN 并忽略“列不存在”错误

ALTER TABLE `dice_reward_config` DROP COLUMN IF EXISTS `s_start_index`;
ALTER TABLE `dice_reward_config` DROP COLUMN IF EXISTS `n_start_index`;
