-- 底注配置表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dice_ante_config` (
  `id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
  `name` varchar(64) NOT NULL COMMENT '名称',
  `title` varchar(255) NOT NULL COMMENT '标题',
  `is_default` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否默认底注：0否 1是（全表只允许一条）',
  `mult` int NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '底注倍率',
  `create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_is_default` (`is_default`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='Dice 底注配置表';

-- 可选初始化数据（保留一条默认底注）
INSERT INTO `dice_ante_config` (`name`, `title`, `is_default`, `mult`)
SELECT 'default', '默认底注', 1, 1
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM `dice_ante_config` LIMIT 1);
